NOT_FOUND: Requested entity was not found
[type.googleapis.com/google.rpc.LocalizedMessage]
locale: "en-US"
message: "Cannot parse URL as a Gitiles URL"

[type.googleapis.com/google.rpc.RequestInfo]
request_id: "2a069ffb22844c6f85215c6d90d0057e"

